<h2><a href="#css_nohelp" onclick="setActiveStyleSheet('nohelp');">Aide</a></h2>
Changer votre login et m&eacute;thode d'authentification.
<hr/>Information
<ul><li>Cette op&eacute;ration peut-&ecirc;tre dangereuse.</li></ul>
<hr/>Etapes :
<ul>
<li>Basculer votre m&eacute;thode d'authentification dans le mode qui vous convient.</li>
<li>Changer &eacute;ventuellement votre login.</li>
<li>Valider les changements.</li>
<li>Il vous sera peut-&ecirc;tre demmander le mot de passe.</il>
<li>Confirmer &agrave; nouveau.</li>
</ul>
<hr/>
<a href="#" onclick="loadid('help/profil.php.hlp','help',false);">Retour</a>